WE541-1, Colours in (x,-z) chromaticity diagram

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 -0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-z x

CIE 1931 (x,-z) chromaticity diagram

MacAdam ellipses 20fold

400 475

500

525 550 575 600 700

500c

525c 550c