KE330-7N

rgb -> rgb* and CIE data of a elementary hue circle according to CIE R1-47:2009 for sRGB display L_r=20%

Red R of the elementary hues RJGB: hab,a = 25.4, 92.3, 162.2, 271.7

5 step equidistant grey scale: L* = , , , ,