3-003030-L0 MF080-3N, B2_22

longueur d’onde λ/nm

A(λ) RG-valeurs chromatiques relatives sensibilité linéaire du spectre

A(λ) = x-(λ) - y-(λ)

= [

x(λ) y(λ)

- 1 ] y-(λ)

rouge rouge

vert