5-003030-L0 MN000-5N, B1_03

tre mål:

testing

forskning og utvikling

rådgiving og informasjon

BAM laboratorium: fargereproduksjon

spesifikasjon og vurdering av fargegjengivelses-kvalitet simulering av reproduksjon

fargeoriginal -> fargefilm fargefilm -> fargetrykk fargeoriginal -> fargetrykk