SS691-6 λd /nm λc /nm

log [PoDoTo = LoMoSo] Cone sensitivity normalized to one

T_o D_oP_o u_λ = (λ - 555) / 50 logP_o = -0,35[u_λ-u570]^2 logD_o = -0,35[u_λ-u545]^2 logT_o = -0,35[u_λ-u445]^2

445 545 570