TI981-1, Fig. B4W-: 16 equidistante passi rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

TI981-3, Fig. B5W-: codice i Landolt anelli PS operator rgb->rgb_- setrgbcolor

TI980-5, Fig. B2W-: reticoli radiali PS operator rgb->rgb_- setrgbcolor TI981-5, Fig. B6W-: anelli di Landolt W-C-; W-M-; PS operator rgb setrgbcolor

TI980-7, Fig. B3W-: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color TI981-7, Fig. B7W-: anelli di Landolt W-Y-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor

TI980-3, Fig. B1W-: motivo floreale, 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); ; PS operator 4 colorimage

192 x 128 384 x 256 768 x 512 1536 x 1024 3072 x 2048