1-003030-L0 XE010-7N

Relative and scaled visual differences; 2, 3 & 5 steps; adjacent colours relative visual scale ΔV_{3,i} (i=0,1) range 0 to 1

2 experiments of >14 observers visual magnitude scaled ratio ΔR*_i : (ΔR*=10) relative visual scale ΔV_{6,i} (i=0,4) range 0 to 1

equal difference ΔE*_{ab} scaled visual data ΔV*_i (i=0 to 4) ΔV*_i=ΔV_{3,i}·ΔV_{6,i}·ΔS*

final scaled data