1-003030-L0 YE140-7N, original data, _TR, _nPF

iimp=60, colour difference pairs WA_EW060, xchart3=1, xchart4=0 %
 Minimum, maximum and average colour difference value
 STRESS constant F and STRESS value S
 iai+1 = 0, d_CIELABmina = 2800, d_CIELABmaxa = 0, d_CIELABavea = 0
 iai+1 = 0, CIELAB_Fa = 0, CIELAB_STRESSa = 0.1

 iai+1 = 0, d_CIELCHmina = 2800, d_CIELCHmaxa = 0, d_CIELCHavea = 0
 iai+1 = 0, CIELCHFa = 0, CIELCHSTRESSa = 0.1

 iai+1 = 0, d_C94LCHmina = 2800, d_C94LCHmaxa = 0, d_C94LCHavea = 0
 iai+1 = 0, C94LCHFa = 0, C94LCHSTRESSa = 0.1

 iai+1 = 0, d_CMCLCHmina = 2800, d_CMCLCHmaxa = 0, d_CMCLCHavea = 0
 iai+1 = 0, CMCLCHFa = 0, CMCLCHSTRESSa = 0.1

 iai+1 = 0, d_C00LCHmina = 2800, d_C00LCHmaxa = 0, d_C00LCHavea = 0
 iai+1 = 0, C00LCHFa = 0, C00LCHSTRESSa = 0.1

 iai+1 = 0, d_C85LCHmina = 2800, d_C85LCHmaxa = 0, d_C85LCHavea = 0
 iai+1 = 0, C85LCHFa = 0, C85LCHSTRESSa = 0.1