LG480-7N, Farbmetrische Daten des Offset-Reflexions-Systems ORS18 und berechnete Offset-Lichtfarben-Systeme OLS00a/06a/11a/18a, adaptiert (a) für CIE-Normlichtart D65

Farbmetrische Daten von "Norm-Original": Offset-Reflexions-System ORS18 für Helligkeit L*=18 von Schwarz und Lichtart D65 System ORS18

(Reflexion CIE, YN=2.52 und CIELAB Nullpunkt) ( CIELAB nach ISO/IEC 15775)

Farbe L*=LAB*1 a*=LAB*2 b*=LAB*3 C*ab=LAB*r X=XYZ1 Y=XYZ2 Z=XYZ3 x y Y/88.59