WE551-6, Colours in (a,b) chromaticity diagram

-1,6 -0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 0,0 -0,8 -1,6 -2,4 b a

425

450

475

500 525 575 600 625 700 500c 525c 550c

RG threshold

a=0,825x/y-0,175z/y b=-0,25z/y

LAB 1987