YG200-7N, Prüfvorlage mit 16x16=256 Farben; digital gleichabständige 16stufige Farbreihen; vergleiche ISO/IEC 15775; rgb-Farbdaten, Mustergröße und graues Layout: 8mm x 8mm, 250mm x 170mm, Seite 1/3