AEP10-1N

Data rgb*, XYZxy, and LabC*h_{ab} of WCGa colours Tritimulus values of black N and white W: Y_N=0,0, Y_W=0,0

CIEXYZ data LabC*h_{ab} data rgb*

D65 95,05 100,00108,900,312 0,329 100,00 0,00 0,00 0,00 0