AGB00-3N

Farbmanagment mit Änderung der rgb-Daten im Farbworkflow vor der linearisierten Ausgabe ISO-Ergonomie der Mensch-System-Interaktion - Vor-Ort-Bewertungsverfahren für elektronische optische Anzeigen Für ISO-Prüfvorlagen nach ISO 9241-306:2018, siehe: http://standards.iso.org/iso/306/ed-2/index.html

1) Für Beispiel siehe http://standards.iso.org/iso/306/ed-2/GS15.PDF

Die Start- und linearisierte Ausgabe vieler ISO-Prüfvorlagen von ISO 9241-306 wird gezeigt.

acht ISO- Normrefexionen rgb rgb-Start

729 Messdaten im CIELAB-Farbenraum rgb’-linearisiert

Software RIP berechnet Transfer rgb -> rgb’

Rechnersoftware eines ergonomischen Farbprozessors (ECP), sie enthält 1MR Ausgabe (rgb):^{1)} Display Projektor virtuelle Realität

(Vorführraum-)Kunden