AGB81-4N

Ergonomie der Mensch-System-Interaktion ISO 9241-306:2018 Teil 306: Vor-Ort-Bewertungsverfahren für elektronische optische Anzeigen. Für Prüfvorlagen, siehe http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html Für ähnliche ISO-Prüfvorlagen in A4-Größe, siehe http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AG49/AG49.HTM Für ähnliche ISO-Prüfvorlagen mit Ausgabefragen, siehe http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AG49/AG49F0PX.PDF Für ähnliche ISO/IEC-Prüfvorlagen nach ISO/IEC 15775, und ISO/IEC TR 24705, siehe http://farbe.li.tu-berlin.de/A/24705T.html Für die Relation und Links zu vielen anderen Normen, siehe http://farbe.li.tu-berlin.de/EG68/EG68L0NP.PDF