AGP40-6N

WCG-Farben (9stufig) im -CIELAB-Farbraum

0 0 CIELAB Buntheit C*_{ab}

CIELAB Helligkeit L* 100

100

LCh*=, , 0rgb*=0,25, 0,25, 0,25

LCh*_N=0, 0, 0 rgb*_N=0, 0, 0

LCh*_W=0, 0, 0 rgb*_W=0, 0, 0LCh*=0, 0, 0rgb*=0, 0, 0