AGQ20-1N

Büro 20o

Yg Lg

Yw Lw 2,6o

Y, L ΔY ΔL 20o

Yg Lg

Yw Lw 2,6o

Y, L ΔY ΔL 0mm 1mm 2mm

Bürobeobachtungsabstand 500mm