AGQ20-7N

Büro 20o

Yg Lg

Yw Lw

2,6o tp>25s

Y, L ΔY ΔL

Yw=89, Yg=18, Lw=300cd/m2, Lg=60cd/m2 1<=Y<=89, benachbarte und separate Farben, Lw=300cd/m2, xD=0,317, yD=0,330

P. Kittelman, TU Berlin, PhD thesis (2009), 1-164

20o

Yg Lg

Yw Lw

2,6o tp>25s

Y, L

ΔY ΔL 0,1/0,2/0,4o

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 y

x CIE 1931

Normfarbtafel 2-Grad-Beobachter Umfeld: D 98 Koerper- Farben

400 475

500

525 550 575 600 625 700 500c 525c 550c

D65 E D