AGX01-4N

Software Mac Preview zur Ausgabe für die Kontraststufe C_{YP1} Für 15 ISO-Kontraststufen zwischen C_{YP1} und C_{YP15} in VG, siehe http://farbe.li.tu-berlin.de/AGX8/AGX8L0NP.PDF. Der zugehörige Ordner enthält 16 Dateien in den Formaten PS, TXT und PDF in Vektorgrafik (VG), siehe http://farbe.li.tu-berlin.de/AGX8/AGX8.HTM Im folgenden wird nur die ISO-Kontraststufe C_{YP1} benutzt. Die Displayausgabe der VG-PS-Datei für die Kontraststufe C_{YP1} http://farbe.li.tu-berlin.de/AGX8/AGX80-1A.PS führt nicht zur erwarteten Ausgabe. Die ISO-Kontraststufe ist C_{YP8}. Die Displayausgabe der VG-PDF-Datei für die Kontraststufe C_{YP1} http://farbe.li.tu-berlin.de/AGX8/AGX80-1A.PDF führt zur erwarteten Ausgabe mit niedriger ISO-Kontraststufe C_{YP1}. Anwendung der Software Mac Preview erzeugt eine falsche Ausgabe, falls die VG-PS-Datei den PS-Operator settransfer enthält.