AGZ41-5N

PDF- und PS-Prüfdateien für relative Farbildwiedergabe nach DIN 33872-1 bis -6:2010

Diese DIN-Prüfvorlagen dienen zur farbmetrischen Kennzeichnung und visuellen Beurteilung der Display- und Druckausgabe.

Zum freien Download der Prüfvorlagen, siehe http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872.html

Für ähnliche ISO-Prüfvorlagen nach DIN 33866-1 bis -5:2000, siehe http://farbe.li.tu-berlin.de/A/DG13/DG13.HTM

Für weitere Prüfvorlagen, Normen und Anwendungen, siehe http://farbe.li.tu-berlin.de/A/INFOALAG.html