AGZ41-6N

Ergonomische und farbmetrische Farbbildwiedergabe

Für die ergonomische und farbmetrische Farbbildwiedergabe, siehe Richter, Klaus (2016), Output linearization method OLM16 for displays, printers, and offset, 61 Seiten, 1,4 MB. http://farbe.li.tu-berlin.de/OUTLIN16_01.PDF (Inhalt ähnlich wie CIE R8-09:2015, freier Download für Mitglieder.)

Für eine Publikationsliste von Klaus Richter siehe http://farbe.li.tu-berlin.de/XY91FDE.html

Für Grundlagen in 6 Sprachen (EN, GE, FR, IT, SP, NO): Klaus Richter (2015), Farbe, Farbsehen und Elementarfarben in der Farbinformationstechnik, 86 Seiten, 2,2 MB, siehe http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/GS15.PDF