CG810-7R

Spektraldaten auf der Purpurgeraden: CIE_10, E00, nicht normiert λd

λd 60 700 0 0 0 nicht normiert

0 400 nicht normiert Normfarbwerte der Referenzlichtart 380 780 0 0 0 0 0 0 nicht normiert 380 780 0 0 0 0 0 0 normiert, Yw=100 Spektraldaten auf Purpurgeraden: λd= 700nm bis 400nm, nicht normiert