DFD01-2N xr2 = 219 mm, yr2 = 153 mm marque de position en bas à droite xrtp = 279 mm, yrtp = 193 mm échelle de gris en haut à droite (centre du carré N):

xrtg = 239 mm, yrtg = 197 mm, s = 7 mm