DFD01-8N xr8 = 219 mm, yr8 = 21 mm marque de position en bas à droite xrbp = 279 mm, yrbp = 17 mm échelle de gris en bas à droite (centre du carré N):

xrbg = 239 mm, yrbg = 12 mm, s = 7 mm