DFD20-3N, Figure B1 ou D1 xB1 = 28 mm, yB1 = 109 mm, xdB1 = 130 mm, ydB1 = 86 mm xB11 = 6,85 mm, yB11 = 19,85 mm, xdB11 = 7,7 mm

xB12 = 6,85 mm, yB12 = 7,85 mm, xdB12 = 7,7 mm advertissement: la taille exacte de la position et la distance desdes échantillons dans l’image B1 dépendent du fabricant de la carte de test ISO (intention: similaire par rapport à l’image B3!)