IG150-5N

8 Gerätefarben im Geräte-System (d) OYLCVM und NW Dreiecks-System rgb*_d zylindrisches System tch* Dreiecks-Helligkeit t* relative Buntheit c* CIELAB-Bunttonwinkel h_{ab}

mehr Koordinaten und Beziehungen: http://www.ps.bam.de/33872

t*

b*d r*d g*d