IG470-7N, Gerät: FrgbNA_D65_L; Messung: IG41L0NA.PS; Datum: 20070202

O 0,00 0,25 0,50 0,75 W 1,00

O 0,00

0,25

0,50

0,75

W 1,00

w*Ausgabe

w*Eingabe

Spalte "A" der Prüfvorlage 1 Orangerot - Weiß rgb: O - W

Startausgabe der Datei : xxx/IG41/IG41L0NA.PDF

Gerät: FrgbNA_D65_L Messung: IG41L0NA.PS Datum: 20070202