JG480-3, Farben in (a’,b’) Farbarttafel

0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,00 -0,06 -0,12 b’ a’

475

500

525 550 575 600 700

500c 525c

OYLCVM_D65_S

a’=0,2191[x/y]^{1/3} b’=-0,08376[z/y]^{1/3}

CIELAB 1976