0-003030-L0 MG480-4N

0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,00 -0,06 -0,12 b’ a’

475

500

525 550 575 600 700

500c 525c

Munsell V=2,5,8

a’=0,2191[x/y]^{1/3} b’=-0,08376[z/y]^{1/3}

CIELAB 1976

5R 5Y 5G

5PB x CIE09

CIE10 CIE11

CIE12