0-003030-L0 MG510-6N, B2_40 400

500 550

600 700

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 y

x

Elementarfarben von Miescher in Normfarbtafel

D65 Y_e

R_e B_e

G_e