RF990-7, Fig. A3W-: Élément C: 16 équidistants L*gris étapes; PS operator: w* setgray

L*/Y_{entrée}

(absolu)

No et code Hex

w*=l*_{CIELAB, r}

(relative)

w*_{entrée}