RG990-7, Bild A3W-: Element C: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: w* setgray

L*/Y_{Eingabe}

(absolut)

Nr. und Hex-Code

w*=l*_{CIELAB, r}

(relativ)

w*_{Eingabe}