0-003030-L0 XG011-7N

Relative & skalierte visuelle Differenz; 2, 3 & 5 Stufen; BAM-Bericht 115 relative visuelle Skala ΔV_{3,i} (i=0,1) Bereich 0 bis 1

2 Experimente von 5 Beobachtern visueller Skalierungsvergleich ΔR*_i : (ΔR*=10)

Relative visuelle Skala ΔV_{6,i} (i=0,4) Bereich 0 bis 1

Farbschieber-Justierung skalierte visuelle Daten ΔV*_i (i=0 bis 4) ΔV*_i=ΔV_{3,i}·ΔV_{6,i}·ΔS*

skalierte Daten