0-003030-L0 XG090-3R

ELCD-Datensatz: RS_ER192 der BAM-1985 Farbskalierungsexperimente

Diese Ausgabe enthält die folgenden Text- und numerischen Daten: 1000*CIEXYZ & 1000*DV data for all colours (a) of all colour difference data pairs 3stufige Serie (Triplet): T-Z-P (G-Z-R), Farbabstand im ELCD-Bereich, Paarvergleich

Xn      Yn       Zn     X0      Y0      Z0      X1      Y1      Z1      DV*     No.
0090383 0100000 0087548 0005179 0014220 0016997 0014570 0016040 0014458 0010000 %88000007
0090383 0100000 0087548 0014570 0016040 0014458 0036354 0016650 0021492 0022200 %88000008

3stufige Serie (Triplet): T-Z-P (G-Z-R), Farbabstand im ELCD-Bereich, Intervall- + Paarvergleich

Xn      Yn       Zn     X0      Y0      Z0      X1      Y1      Z1      DV*     No.
0090383 0100000 0087548 0005179 0014220 0016997 0014570 0016040 0014458 0011270 %88000023
0090383 0100000 0087548 0014570 0016040 0014458 0036354 0016650 0021492 0020930 %88000024

3stufige Serie: Z-P (Z-R), Farbabstand im LCD-Bereich, Paarvergleich

Xn      Yn       Zn     X0      Y0      Z0      X1      Y1      Z1      DV*     No.

3stufige Serie: Z-P (Z-R), Farbabstand im LCD-Bereich, Interval- + Paarvergleich

Xn      Yn       Zn     X0      Y0      Z0      X1      Y1      Z1      DV*     No.

Mit dem Dezimalkomma für die CIEXYZ- und DV*-Daten ergibt sich zum Beispiel

X0=6,419 und DV*=14,300