ego00-2n DEQ60-2N

Linienelementbeispiel für graue Farben (0,2≤ x ≤5) Fu(x) ist das Linienelement der Funktion fu(x). Beide Funktionen sind auf Umfeldwert normiert: = fu(x) d[Fu (x)] dx [1] ∫ Fu (x) = f ’u (x) fu (x) dx [2]

Beispiel für den normierte Funktionen mit xu=1:

Fu (x) = F(x)

F(xu)

= ln(1+b x) ln(1+b) [3] fu (x) = f(x)

f(xu)

= 1+b x 1+b [4]