fen2/fen2l0na.pdf /.ps, Page 2/2, FF_LM: all->rgbd; 1MR, DH

CY7 (144:1): gP=0.92; gN=1 http://farbe.li.tu-berlin.de/fen2/fen2f11p.pdf /.ps