geu90-3n

Beispiel-EPS-Code für EPS-Bilder, vergleiche http://farbe.li.tu-berlin.de/fgk9/fgk9f1p0.txt http://farbe.li.tu-berlin.de/fgk9/fgk9f1p0.pdf Externe Werte der Rahmendatei (FF): xchart=0, 1, ..., 15 für den Bereich 0,475 <= gammaG <=2,105 und inverse Paare 2-0,5 und 1,5-0,666.

0 <= indexGi <= 20 Definition von gamma(indexGi).

Berechnung der Tabelle xyreh_1024 für den Wert gamma=gammaGi(indexGi).

Anwendung der Tabelle xyreh_1024 für die schnelle Linearisierungsmethode der inversen linearisierten Ausgabe.

Die folgenden Normdefinitionen der Rahmendatei-Linearisierungsmethode (FF_LM) dienen für Vektor- und Pixelgrafik. Die Definitionen sind in vielen Dateien gleich.

Änderung setgray -> FF_LM_setrgbcolorG.

Änderung setcmycolor -> FF_LM_setrgbcolorG.

Änderung setrgbcolor -> FF_LM_setrgbcolorG.

Änderung FF_LM_setrgbcolorG -> FF_LM_setrgbcolorG0.

Änderung settransferG -> FF_LM_settransferG0.

Änderung setcolortransferG -> FF_LM_setcolortransferG0.